MIDAS version: 99NOV

We, 14 Feb 2001 23:19:49

Frame : dss2r Identifier : data ITT-table : ramp.itt LUT-table : rainbow3 Coordinates : 39, 39 : 550, 550 Pixels : 1, 1 : 512, 512 Cut values : 8400, 13000 User : jcg

ESO-MIDAS(99NOV); We, 14 Feb 2001 23:19:49

39 550

39550